1. El tiempo de entrega se extiende a 90-105 días, previendo cualquier atraso que se de en el puerto de Colón, Panamá. (Canal de Panamá)
2. Se solicita un anticipo del 60% de la oferta total. El saldo pendiente será contra entrega del equipo.